Cloud Orchestrator (8.x-2.0-rc2) - en to unknown language translation catalogue (6 entries)

en: Help
target: உதவி

en: Location
target: இடம்

en: Anonymous
target: பெயரிலி

en: The directory %directory does not exist.
target: %directory என்ற அடைவு காணப்படவில்லை.

en: Not writable
target: எழுதப்படமுடியாது

en: The directory %directory is not writable.
target: %directory என்ற அடைவு எழுதப்படமுடியாது.
