Multiple 404 Page Not Found error pages (8.x-1.1) - en to ar translation catalogue (9 entries)

en: Status
ar: الحالة

en: Delete
ar: حذف

en: Enabled
ar: مفعل

en: Weight
ar: الوزن

en: Label
ar: التسمية

en: ID
ar: المعرف ID

en: Page
ar: الصفحة

en: Are you sure you want to delete %name?
ar: هل أنت متأكد من حذف %name ؟

en: Machine name
ar: الاسم الآلي
