Config Collections Ignore (8.x-1.0) - en to tr translation catalogue (17 entries)

en: Operations
tr: İşlemler

en: Name
tr: İsim

en: Config
tr: Yapılandırma

en: Import all
tr: Tümünü içe aktar

en: @count new | @count new
tr[0]: @count yeni
tr[1]: @count yeni

en: @count changed | @count changed
tr[0]: @count değişen
tr[1]: @count değişen

en: View differences
tr: Farklılıkları görüntüle

en: Missing ID key "@id_key" for this @entity_type import.
tr: Bu @entity_type içe aktarma işlemi için "@id_key" kimlik anahtarı eksik.

en: An entity with this machine name already exists but the import did not specify a UUID.
tr: Bu makine adına sahip bir varlık zaten var, ancak içe aktarma işlemi UUID belirtmedi.

en: An entity with this machine name already exists but the UUID does not match.
tr: Bu makine adına sahip bir varlık zaten var, ancak UUID eşleşmiyor.

en: An entity with this UUID already exists but the machine name does not match.
tr: Bu UUID'ye sahip bir varlık zaten var, ancak makine adı eşleşmiyor.

en: The staged configuration cannot be imported, because it originates from a different site than this site. You can only synchronize configuration between cloned instances of this site.
tr: Hazırlanmış yapılandırma bu siteden farklı bir siteden kaynaklandığından içe aktarılamıyor. Yapılandırmayı yalnızca, bu sitenin klonlanmış eşgörünümleri arasında eşitleyebilirsiniz.

en: @count renamed | @count renamed
tr[0]: @count yeniden adlandırılan
tr[1]: @count yeniden adlandırılan

en: There are no configuration changes to import.
tr: İçe aktarılacak bir yapılandırma değişikliği yok.

en: @collection configuration collection
tr: @collection yapılandırma koleksiyonu

en: There are no changes to import.
tr: İçe aktarılacak değişiklik yok.

en: The import failed with the following message: %message
tr: İçe aktarma şu iletiyle başarısız oldu: %message
