Configuration inspector (8.x-1.0-alpha1) - en to ar translation catalogue (7 entries)

en: Value
ar: القيمة

en: Type
ar: النوع

en: List
ar: لائحة

en: Name
ar: الاسم

en: Label
ar: التسمية

en: N/A
ar: غير موجود

en: Form
ar: النموذج
