Contextual Filter Range Validator (8.x-1.0-beta1) - en to hu translation catalogue (4 entries)

en: Views
hu: Nézetek

en: Range
hu: Tartomány

en: Minimum value
hu: Minimum érték

en: Maximum value
hu: Maximum érték
