Views Contextual Filter Validator: Number Range (8.x-1.1) - en to fr translation catalogue (5 entries)

en: Views
fr: Vues

en: Range
fr: Intervalle

en: About
fr: À propos

en: Minimum value
fr: Valeur minimum

en: Maximum value
fr: Valeur maximale
