Drupal Debug Bar (3.0.0-alpha1) - en to unknown language translation catalogue (15 entries)

en: Home
target: خانه

en: Development
target: توسعه

en: Log
target: گزارش

en: Log in
target: ورود

en: Position
target: موقعیت

en: Log out
target: خروج

en: Top left
target: بالا چپ

en: Top right
target: بالا راست

en: Bottom right
target: پایین راست

en: Bottom left
target: پایین چپ

en: Run cron
target: اجرای کرون

en: @time ms
target: @time میلی ثانیه

en: Caches cleared.
target: حافظه موقت پاکسازی شد.

en: Cron ran successfully.
target: کرون با موفقیت اجرا شد.

en: Recent log messages
target: جدیدترین گزارش‌ها
