Drupal debug bar (8.x-1.2) - en to it translation catalogue (16 entries)

en: Development
it: Sviluppo

en: Log in
it: Accedi

en: Position
it: Posizione

en: Front page
it: Prima pagina

en: Log out
it: Esci

en: Top left
it: In alto a sinistra

en: Top right
it: In alto a destra

en: Bottom right
it: In basso a destra

en: Bottom left
it: In basso a sinistra

en: Run cron
it: Esegui cron

en: Caches cleared.
it: Cache eliminate.

en: Cron ran successfully.
it: Cron eseguito con successo

en: Clear all caches
it: Svuota tutte le cache

en: Recent log messages
it: Messaggi di log recenti

en: View profile
it: Vedi il profilo

en: Last run @time ago
it: Ultima esecuzione @time fa
