Drupal Debug Bar (8.x-1.3) - en to tr translation catalogue (19 entries)

en: Home
tr: Ana Sayfa

en: Development
tr: Geliştirme

en: Log
tr: Günlük kayıtları

en: Log in
tr: Giriş yapın

en: Cache
tr: Önbellek

en: Position
tr: Konum

en: Front page
tr: Ana sayfa

en: Log out
tr: Çıkış

en: Top left
tr: Üst sol

en: Top right
tr: Üst sağ

en: Bottom right
tr: Alt sağ

en: Bottom left
tr: Alt sol

en: Run cron
tr: Dönemsel görevleri (cron) çalıştır

en: Caches cleared.
tr: Önbellekler temizlendi.

en: Cron ran successfully.
tr: Dönemsel görevler başarıyla çalıştırıldı.

en: Clear all caches
tr: Tüm önbellekleri temizle

en: Recent log messages
tr: Son günlük iletileri

en: View profile
tr: Profili gör

en: Last run @time ago
tr: Son çalıştırma @time önce
