Diff Plus (1.0.0-alpha1) - en to it translation catalogue (8 entries)

en: User interface
it: Interfaccia utente

en: Default
it: Predefinito

en: Unknown
it: Sconosciuto

en: Default Settings
it: Impostazioni predefinite

en: Published
it: Pubblicato

en: Unpublished
it: Non pubblicato

en: Notes:
it: Note:

en: Dark
it: Scuro
