Domain Http Cache Control (8.x-1.0) - en to unknown language translation catalogue (11 entries)

en: Status
target: 狀態

en: Delete
target: 刪除

en: Enable
target: 啟用

en: Disable
target: 停用

en: Weight
target: 權重

en: Caching
target: 快取

en: Domain
target: 域名

en: Current
target: 目前

en: Machine name
target: 機器可讀名稱

en: Page cache
target: 頁面快取

en: Page caching
target: 頁面快取
