Domain Http Cache Control (8.x-1.0) - en to lt translation catalogue (10 entries)

en: Status
lt: Būsena

en: Delete
lt: Pašalinti

en: Enable
lt: Įjungti

en: Disable
lt: Išjungti

en: Weight
lt: Svoris

en: Caching
lt: Kešavimas

en: Domain
lt: Domenas

en: Current
lt: Dabartinis

en: Machine name
lt: Mašininis pavadinimas

en: Page cache
lt: Puslapių laikinoji atmintis
