Domain Unique Path Alias (1.0.1-alpha1) - en to hu translation catalogue (1 entry)

en: The automatically generated alias %original_alias conflicted with an existing alias. Alias changed to %alias.
hu: Az automatikusan létrehozott %original_alias álnév megegyezik egy már létezővel. Az új álnév: %alias.
