Extra Block Types (EBT): Micromodal (1.4.2) - en to ar translation catalogue (4 entries)

en: Body
ar: المتن

en: Block settings
ar: إعدادات الصناديق

en: Open
ar: مفتوح

en: Close
ar: إغلاق
