Ensemble Video Chooser (8.x-1.0) - en to de translation catalogue (3 entries)

en: Settings
de: Einstellungen

en: Additional Parameters
de: Zusätzliche Parameter

en: Additional LTI Parameters.
de: Zusätzliche LTI-Parameter.
