Entity Bundle Scaffold (2.0.1) - en to unknown language translation catalogue (6 entries)

en: Disabled
target: 停用

en: Required
target: 必要

en: Settings
target: 設定

en: Field name
target: 欄位名稱

en: Optional
target: 選擇性

en: The machine-readable name must contain only lowercase letters, numbers, and underscores.
target: 機器可讀名稱必須由小寫字母、數字和底線構成。
