EU Cookie Compliance (GDPR Compliance) (8.x-1.9) - en to ml translation catalogue (6 entries)

en: User interface
ml: ഉപയോക്തൃ ഇന്റർഫേസ്

en: Remove
ml: ഒഴിവാക്കുക

en: Settings
ml: ക്രമീകരണങ്ങള്‍

en: Add
ml: ചേർക്കാൻ

en: Timestamp
ml: ടൈംസ്റ്റാമ്പ്

en: UUID
ml: യു യു ഐ ഡി
