Evercurrent (8.x-2.3) - en to is translation catalogue (4 entries)

en: Disabled
is: Óvirkt

en: Every hour
is: Á klukkustundar fresti

en: API Key
is: API Lykill

en: Advanced
is: Ítarlegt
