Exif (8.x-2.5) - en to ur translation catalogue (6 entries)

en: Next
ur: اگلا

en: Yes
ur: ہاں

en: No
ur: نہیں

en: Settings
ur: ترتیبات

en: Default
ur: طے شدہ

en: Normal
ur: عمومی
