Exit Modal (8.x-1.0-beta1) - en to hu translation catalogue (5 entries)

en: Configuration
hu: Beállítás

en: Installation
hu: Telepítés

en: Select a block
hu: Blokk kiválasztása

en: About
hu: Leírás

en: Troubleshooting
hu: Hibaelhárítás
