Extended Logger (1.3.0-alpha2) - en to unknown language translation catalogue (16 entries)

en: Value
target: Verdi

en: Logging
target: Loggføring

en: File
target: Fil

en: None
target: Ingen

en: Message
target: Melding

en: Field
target: Felt

en: Time
target: Tid

en: Severity
target: Alvorlighetsgrad

en: Field name
target: Feltnavn

en: Id
target: ID

en: Display fields
target: Vis felt

en: Syslog facility
target: Syslog-fasilitet

en: Depending on the system configuration, Syslog and other logging tools use this code to identify or filter messages from within the entire system log.
target: Avhengig av systemets oppsett, bruker Syslog og andre loggeverktøy denne koden for å identifisere eller filtrere meldinger innenfra hele systemloggen.

en: Syslog identity
target: Syslog-identitet

en: A string that will be prepended to every message logged to Syslog. If you have multiple sites logging to the same Syslog log file, a unique identity per site makes it easy to tell the log entries apart.
target: En streng som vil bli satt foran hver eneste melding som logges til Syslog. Hvis du har flere nettsteder som logger til samme Syslog-loggfil, vil en unik identitet for hvert nettsted gjøre det lett å skille loggoppføringene fra hverandre.

en: The severity level of the event; ranges from 0 (Emergency) to 7 (Debug).
target: Alvorlighetsnivået for hendelsen; går fra 0 (nødsituasjon) til 7 (feilsøking).
