Extended Logger (1.3.0-alpha2) - en to unknown language translation catalogue (20 entries)

en: Value
target: Valor

en: Logging
target: Autenticando

en: File
target: Arquivo

en: None
target: Nenhum

en: Message
target: Mensagem

en: Field
target: Campo

en: Time
target: Hora

en: Database
target: Banco de dados

en: Severity
target: Severidade

en: Field name
target: Nome do campo

en: Channel
target: Canal

en: Display fields
target: Exibir campos

en: Enabled fields
target: Campos habilitados

en: Data
target: Dados

en: Output
target: Saída

en: Syslog facility
target: Instalação do Syslog

en: Depending on the system configuration, Syslog and other logging tools use this code to identify or filter messages from within the entire system log.
target: Dependendo da configuração do sistema, Syslog e outras ferramentas de log usam este código para identificar ou filtrar mensagens em todo o sistema de log.

en: Syslog identity
target: Identidade de syslog

en: A string that will be prepended to every message logged to Syslog. If you have multiple sites logging to the same Syslog log file, a unique identity per site makes it easy to tell the log entries apart.
target: Uma string que será adicionada antes de todas as mensagens anotadas no Syslog. Se mais de um site escrevendo no mesmo registro Syslog, um identificador para cada site vai ajudar a diferenciá-los.

en: The severity level of the event; ranges from 0 (Emergency) to 7 (Debug).
target: O nível de severidade do evento; varia de 0 (Emergência) a 7 (Depuração).
