Extended Logger (1.3.0-beta1) - en to unknown language translation catalogue (24 entries)

en: Value
target: Verdi

en: Logging
target: Loggføring

en: File
target: Fil

en: None
target: Ingen

en: Message
target: Melding

en: General settings
target: Generelle innstillinger

en: Field
target: Felt

en: Time
target: Tid

en: Severity
target: Alvorlighetsgrad

en: Field name
target: Feltnavn

en: 3 months
target: 3 måneder

en: 6 months
target: 6 måneder

en: 1 year
target: 1 år

en: Id
target: ID

en: Display fields
target: Vis felt

en: 1 month
target: 1 måned

en: 1 week
target: Én uke

en: 2 weeks
target: To uker

en: @count rows
target: @count rader

en: Syslog facility
target: Syslog-fasilitet

en: Depending on the system configuration, Syslog and other logging tools use this code to identify or filter messages from within the entire system log.
target: Avhengig av systemets oppsett, bruker Syslog og andre loggeverktøy denne koden for å identifisere eller filtrere meldinger innenfra hele systemloggen.

en: Syslog identity
target: Syslog-identitet

en: A string that will be prepended to every message logged to Syslog. If you have multiple sites logging to the same Syslog log file, a unique identity per site makes it easy to tell the log entries apart.
target: En streng som vil bli satt foran hver eneste melding som logges til Syslog. Hvis du har flere nettsteder som logger til samme Syslog-loggfil, vil en unik identitet for hvert nettsted gjøre det lett å skille loggoppføringene fra hverandre.

en: The severity level of the event; ranges from 0 (Emergency) to 7 (Debug).
target: Alvorlighetsnivået for hendelsen; går fra 0 (nødsituasjon) til 7 (feilsøking).
