Extended Logger (1.3.0-beta1) - en to unknown language translation catalogue (23 entries)

en: Value
target: 數值

en: Logging
target: 日誌

en: File
target: 檔案

en: None
target: 無

en: Message
target: 訊息

en: General settings
target: 一般設定

en: Field
target: 欄位

en: Time
target: 時間

en: Database
target: 資料庫

en: Severity
target: 嚴重性

en: Field name
target: 欄位名稱

en: 3 months
target: 3 個月

en: 6 months
target: 6 個月

en: 1 year
target: 1年

en: Syslog
target: 系統記錄器

en: Display fields
target: 顯示欄位

en: 1 month
target: 1 個月

en: Data
target: 資料

en: Output
target: 輸出

en: Syslog facility
target: 系統日誌工具

en: Depending on the system configuration, Syslog and other logging tools use this code to identify or filter messages from within the entire system log.
target: 根據系統配置，系統日誌及其他日誌工具將會使用此代碼以辨認或過濾整個系統日誌中的訊息。

en: Syslog identity
target: 系統日誌工具

en: The severity level of the event; ranges from 0 (Emergency) to 7 (Debug).
target: 事件的嚴重性等級；範圍從 0（緊急）到 7（除錯）。
