External Data Source (3.1.0) - en to km translation catalogue (5 entries)

en: None
km: គ្មាន

en: N/A
km: គ្មាន

en: Maximum length
km: ប្រវែង​អតិបរមា

en: Size of textfield
km: ទំហំ​វាល​អត្ថបទ

en: The maximum length of the field in characters.
km: ប្រវែង​អតិបរមា​របស់​វាល​គិត​ជា​តួអក្សរ ។
