External Data Source (3.1.0) - en to unknown language translation catalogue (6 entries)

en: None
target: هیچ

en: N/A
target: هیچ

en: Maximum length
target: حداکثر طول

en: Size of textfield
target: اندازه میدان متن

en: Placeholder
target: جایگذار

en: The maximum length of the field in characters.
target: حداکثر طول میدان به کاراکتر.
