External DB Login (8.x-1.0-alpha05) - en to unknown language translation catalogue (8 entries)

en: Username
target: Brukernavn

en: Password
target: Passord

en: Hostname
target: Vertsnavn

en: Configuration
target: Konfigurasjon

en: Login attempt failed for %user.
target: Påloggingsforsøk mislykket for %user.

en: Sorry, unrecognized username or password. <a href="@password">Have you forgotten your password?</a>
target: Beklager, ukjent brukernavn eller passord. <a href="@password">Har du glemt passordet?</a>

en: -Select-
target: -Velg-

en: MySQL, MariaDB, Percona Server, or equivalent
target: MySQL, MariaDB, Percona Server, eller tilsvarende
