External Body Linker (8.x-1.0) - en to de translation catalogue (4 entries)

en: custom
de: benutzerdefiniert

en: Internal domains
de: Interne Domänen

en: %domain is not a valid external domain. | %domain are no valid external domains
de[0]: %domain ist keine gültige externe Domäne.
de[1]: %domain sind keine gültigen externen Domänen.

en: If your site spans multiple domains, specify
            each of them on a new line to prevent them from being seen as external 
            sites. Make sure to include the right protocol; %example_right, and not 
            %example_wrong, for instance. Asterisks are wildcards.
de: Wenn sich Ihre Website über mehrere Domänen erstreckt, geben Sie jede dieser Domänen in einer neuen Zeile an, um zu verhindern, dass sie als externe Websites angesehen werden. Achten Sie darauf, dass Sie das richtige Protokoll angeben, z. B. %example_right und nicht %example_wrong. Sternchen sind Platzhalter.
