External Logging (8.x-1.4) - en to unknown language translation catalogue (16 entries)

en: Event
target: 活動

en: Error
target: 錯誤

en: Active
target: 啟用

en: Severity
target: 嚴重性

en: Warning
target: 警告

en: Current
target: 目前

en: Security
target: 安全性

en: Operation
target: 操作

en: Notice
target: 注意

en: Info
target: 資訊

en: Debug
target: 除錯

en: event
target: 活動

en: Emergency
target: 緊急

en: Alert
target: 警告

en: Critical
target: 嚴重

en: Monitoring your site
target: 監視您的網站
