External Logging (8.x-1.5) - en to unknown language translation catalogue (14 entries)

en: Error
target: Erro

en: Active
target: Ativo

en: Severity
target: Severidade

en: Warning
target: Aviso

en: Current
target: Atual

en: Security
target: Segurança

en: Operation
target: Operação

en: Notice
target: Aviso

en: Info
target: Informações

en: Debug
target: Depuração

en: Emergency
target: Emergência

en: Alert
target: Alerta

en: Critical
target: Crítico

en: Monitoring your site
target: Monitorizando o teu sítio
