External Logging (8.x-1.5) - en to unknown language translation catalogue (16 entries)

en: Event
target: رویداد

en: Error
target: خطا

en: Active
target: فعال

en: Severity
target: شدت

en: Warning
target: هشدار

en: Current
target: جاری

en: Security
target: امنیتی

en: Operation
target: عملکرد

en: Notice
target: اطلاعیه

en: Info
target: اطلاعات

en: Server address
target: آدرس سرور

en: Debug
target: اشکال زدایی

en: Emergency
target: وضعیت اضطراری

en: Alert
target: هشدار

en: Critical
target: بحرانی

en: Monitoring your site
target: مانیتور نمودن سایت شما
