Facets Form Searchbox Widget (1.0.2-beta1) - en to de translation catalogue (11 entries)

en: Search
de: Suche

en: Custom
de: Benutzerdefiniert

en: No results found.
de: Keine Ergebnisse gefunden.

en: No limit
de: Keine Begrenzung

en: Facet
de: Facette

en: Show more
de: Weitere anzeigen

en: Show less
de: Weniger anzeigen

en: Search...
de: Suchen...

en: Soft limit
de: Weicher Grenzwert

en: Limit the number of displayed facets via JavaScript.
de: Anzahl der angezeigten Facetten über JavaScript begrenzen.

en: Soft limit settings
de: Einstellungen zum weichen Grenzwert
