Fast 404 (8.x-1.0-alpha4) - en to de translation catalogue (3 entries)

en: Performance and scalability
de: Leistungsstärke und Skalierbarkeit

en: Speed up the generation of 404 pages with this module. Route 404 display to a static page.
de: Dieses Modul beschleunigt die Erzeugung von 404-Fehler-Seiten und leitet 404-Fehler-Anzeigen zu einer statischen Seite um.

en: The requested URL "@path" was not found on this server. Try again shortly.
de: Die angeforderte URL „@path“ wurde auf diesem Server nicht gefunden. Bitte noch einmal in Kürze versuchen.
