Field Display Kit (8.x-1.1) - en to vi translation catalogue (6 entries)

en: Tag
vi: Thẻ

en: File path
vi: Đường dẫn tập tin

en: Link
vi: Liên kết

en: Default
vi: Mặc định

en: Other
vi: Khác

en: Attributes
vi: Các thuộc tính
