Feeds Personify (8.x-1.0-beta1) - en to cs translation catalogue (4 entries)

en: Username
cs: Uživatelské jméno

en: Password
cs: Heslo

en: Feeds
cs: Zdroje

en: The feed from %site seems to be broken because of error "%error".
cs: Zdroj z %site je pravděpodobně poškozen kvůli chybě „%error“.
