Feeds Personify (8.x-1.0-beta1) - en to unknown language translation catalogue (3 entries)

en: Username
target: Brukernavn

en: Password
target: Passord

en: The feed from %site seems to be broken because of error "%error".
target: Strømmen fra %site ser ut til å være ødelagt på grunn av feilen "%error".
