Feeds Personify (8.x-1.0-beta1) - en to tr translation catalogue (4 entries)

en: Username
tr: Kullanıcı adı

en: Password
tr: Parola

en: Feeds
tr: Beslemeler

en: The feed from %site seems to be broken because of error "%error".
tr: %site sitesindeki besleme, "%error" hatası nedeniyle bozulmuş.
