Feeds Personify (8.x-1.0-beta1) - en to sv translation catalogue (4 entries)

en: Username
sv: Användarnamn

en: Password
sv: Lösenord

en: Feeds
sv: Innehållsflöden

en: The feed from %site seems to be broken because of error "%error".
sv: Flödet från %site verkar inte fungera på grund av felet "%error".
