Field Config Cardinality (8.x-1.0) - en to lv translation catalogue (5 entries)

en: Unlimited
lv: Bez limita

en: Limit
lv: Limits

en: field
lv: lauks

en: Limited
lv: Limitēts

en: Allowed number of values
lv: Atļautais vērtību skaits
