Field Config Cardinality (8.x-1.0) - en to tr translation catalogue (5 entries)

en: Unlimited
tr: Sınırsız

en: Limit
tr: Sınır

en: field
tr: alan

en: Limited
tr: Sınırlı

en: Allowed number of values
tr: İzin verilen değer sayısı
