Field Config Cardinality (8.x-1.1) - en to ko translation catalogue (5 entries)

en: Unlimited
ko: 제한 없음

en: Limit
ko: 한계

en: field
ko: 필드

en: Limited
ko: 제한됨

en: Allowed number of values
ko: 허용되는 값의 수
