Field Gallery (8.x-1.0-alpha2) - en to pl translation catalogue (5 entries)

en: Field
pl: Pole

en: Display type
pl: Wyświetl typ

en: Image style
pl: Styl obrazka

en: None (original image)
pl: Brak (oryginalny obraz)

en: Configure Image Styles
pl: Konfiguruj Style Obrazów
