Field Gallery (8.x-1.0-alpha3) - en to lt translation catalogue (5 entries)

en: Field
lt: Laukelis

en: Display type
lt: Rodymo tipas

en: Image style
lt: Paveikslėlio stilius

en: None (original image)
lt: Nieko (originalus paveikslėlis)

en: Configure Image Styles
lt: Konfigūruoti paveikslėlių stilius
