Field Timer (8.x-1.2) - en to unknown language translation catalogue (6 entries)

en: Type
target: வகை

en: Language
target: மொழி

en: Disabled
target: செயலற்றதாக்கப்பட்டது

en: Enabled
target: இயலுமைப்படுத்தப்பட்டது

en: Yes
target: ஆம்

en: No
target: இல்லை
