File Field Replace (3.0.0) - en to ca translation catalogue (4 entries)

en: Custom
ca: Personalitzat

en: About
ca: Detalls

en: The file could not be uploaded.
ca: No s'ha pogut carregar el fitxer.

en: The file upload failed. %upload
ca: Ha fallat la càrrega del fitxer. %upload
