File Field Replace (3.0.0) - en to vi translation catalogue (4 entries)

en: Custom
vi: Tùy chỉnh

en: About
vi: Giới thiệu

en: The file could not be uploaded.
vi: Không tải được tệp lên.

en: The file upload failed. %upload
vi: Không tải được tệp lên. %upload
