FitText JS (1.0.0-beta1) - en to th translation catalogue (3 entries)

en: User interface
th: ส่วนติดต่อผู้ใช้

en: Not installed
th: ไม่ได้ติดตั้งไว้

en: Installed
th: ติดตั้ง
