FlexField (2.0.0-alpha2) - en to lv translation catalogue (26 entries)

en: Value
lv: Vērtība

en: Type
lv: Veids

en: Remove
lv: Izņemt

en: Yes
lv: Jā

en: No
lv: Nē

en: Weight
lv: Svars

en: Required
lv: Obligāts

en: Settings
lv: Iestatījumi

en: Field
lv: Lauks

en: Label
lv: Etiķete

en: Text
lv: Teksts

en: Add another
lv: Pievienot citu

en: Inline
lv: Vienā līmenī

en: Table
lv: Tabula

en: Maximum length
lv: Maksimālais ievades garums

en: Hidden
lv: Slēpts

en: Key
lv: Atslēga

en: Select list
lv: Izvēles saraksts

en: Above
lv: Virs

en: About
lv: Par

en: HTML List
lv: HTML Saraksts

en: The maximum length of the field in characters.
lv: Maksimālais lauka garums simbolos

en: Machine-readable name
lv: Mašīnlasāms nosaukums

en: Weight for @title
lv: Svars @title

en: Allowed values list: invalid input.
lv: Pieļaujamo vērtību saraksts: nederīgs ievads.

en: Visually Hidden
lv: Vizuāli Slēpts
