FlexField (2.0.0-beta1) - en to unknown language translation catalogue (32 entries)

en: Value
target: مقدار

en: Type
target: نوع

en: Remove
target: حذف

en: Yes
target: بله

en: No
target: خیر

en: Weight
target: وزن

en: Required
target: اجباری

en: Settings
target: تنظیمات

en: Field
target: میدان

en: Label
target: برچسب

en: Text
target: متن

en: Inline
target: درون خطی

en: Maximum
target: حداکثر

en: Table
target: جدول

en: Maximum length
target: حداکثر طول

en: Integer
target: صحیح

en: Hidden
target: پنهان

en: Key
target: کلید

en: Select list
target: سجل انتخاب

en: Above
target: بالا

en: Decimal
target: اعشار

en: Float
target: شناور

en: Minimum
target: حداقل

en: The number of digits to the right of the decimal.
target: تعداد ارقام سمت راست اعشار.

en: About
target: درباره

en: HTML List
target: فهرست HTML

en: The maximum length of the field in characters.
target: حداکثر طول میدان به کاراکتر.

en: Machine-readable name
target: اسم قابل فهم توسط ماشین

en: The minimum value that should be allowed in this field. Leave blank for no minimum.
target: حداقل مقداری که در این میدان مجاز خواهد بود. برای نداشتن حداقل خالی بگذارید.

en: The maximum value that should be allowed in this field. Leave blank for no maximum.
target: حداکثر مقداری که در این میدان مجاز خواهد بود. برای نداشتن حداکثر خالی بگذارید.

en: Weight for @title
target: وزن @title

en: Allowed values list: invalid input.
target: سجل مقادیر مجاز: ورودی نامعتبر.
