FlexField (2.0.0-beta2) - en to unknown language translation catalogue (33 entries)

en: Value
target: Valor

en: Type
target: Tipo

en: Remove
target: Remover

en: Yes
target: Sim

en: No
target: Não

en: Weight
target: Peso

en: Required
target: Obrigatório

en: Settings
target: Definições

en: Field
target: Campo

en: Label
target: Etiqueta

en: Text
target: Texto

en: Inline
target: Em linha

en: Maximum
target: Máximo

en: Table
target: Tabela

en: Maximum length
target: Comprimento máximo

en: Integer
target: Inteiro

en: Hidden
target: Oculto

en: Key
target: Chave

en: Select list
target: Lista de seleção

en: Above
target: Acima

en: Float
target: Vírgula flutuante

en: Minimum
target: Mínimo

en: The number of digits to the right of the decimal.
target: O número de dígitos para a direita do separador decimal.

en: About
target: Sobre

en: HTML List
target: Lista de HTML

en: The maximum length of the field in characters.
target: O comprimento máximo do campo em caracteres.

en: Machine-readable name
target: Nome de máquina

en: The minimum value that should be allowed in this field. Leave blank for no minimum.
target: O valor mínimo que devia ser permitido neste campo.
    Deixar vazio para não ter mínimo.

en: The maximum value that should be allowed in this field. Leave blank for no maximum.
target: O limite máximo permitido para este campo.
    Deixe em branco para sem limite.

en: Weight for @title
target: Peso para @title

en: Allowed values list: invalid input.
target: Lista de valores permitidos: entrada inválida.

en: %name: may not be longer than @max characters.
target: %name: não deve ter mais de @max caracteres.

[ctx: decimal places]
en: Scale
target: Escala
